en	An authentication exception occurred.
und	שגיאה באימות

en	Authentication credentials could not be found.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	לא ניתן היה לעבד את בקשת אימות בגלל בעיית מערכת.

en	Invalid credentials.
und	שם משתמש או סיסמא שגויים

en	Cookie has already been used by someone else.

en	Not privileged to request the resource.

en	Invalid CSRF token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	אין סיישן זמין, או שתם הזמן הקצוב או העוגיות אינן מופעלות.

en	No token could be found.

en	Username could not be found.
und	שם משתמש לא נמצא במערכת

en	Account has expired.
und	החשבון פג תוקף.

en	Credentials have expired.
und	פרטי התחברות פקעו תוקף

en	Account is disabled.
und	החשבון מבוטל.

en	Account is locked.
und	החשבון נעול.