en	An authentication exception occurred.
und	Ndodhi një problem në autentikim.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Kredencialet e autentikimit nuk mund të gjendeshin.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Kërkesa për autentikim nuk mund të përpunohej për shkak të një problemi në sistem.

en	Invalid credentials.
und	Kredenciale të pavlefshme.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie është përdorur tashmë nga dikush tjetër.

en	Not privileged to request the resource.
und	Nuk është i privilegjuar të kërkojë burimin.

en	Invalid CSRF token.
und	Identifikues i pavlefshëm CSRF.

en	Digest nonce has expired.
und	Numeri një perdorimësh i verifikimit Digest ka skaduar.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Asnjë ofrues i vërtetimit nuk u gjet që të mbështesë simbolin e vërtetimit.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Nuk ka asnjë sesion të vlefshëm, i ka skaduar koha ose cookies nuk janë aktivizuar.

en	No token could be found.
und	Asnjë simbol identifikimi nuk mund të gjendej.

en	Username could not be found.
und	Emri i përdoruesit nuk mund të gjendej.

en	Account has expired.
und	Llogaria ka skaduar.

en	Credentials have expired.
und	Kredencialet kanë skaduar.

en	Account is disabled.
und	Llogaria është çaktivizuar.

en	Account is locked.
und	Llogaria është e kyçur.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Shumë përpjekje të dështuara autentikimi, provo përsëri më vonë.

en	Invalid or expired login link.
und	Link hyrje i pavlefshëm ose i skaduar.