en	An authentication exception occurred.
und	身份驗證發生異常。

en	Authentication credentials could not be found.
und	沒有找到身份驗證的憑證。

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	由於系統故障，身份驗證的請求無法被處理。

en	Invalid credentials.
und	無效的憑證。

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie 已經被其他人使用。

en	Not privileged to request the resource.
und	沒有權限請求此資源。

en	Invalid CSRF token.
und	無效的 CSRF token 。

en	Digest nonce has expired.
und	摘要隨機串（digest nonce）已過期。

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	沒有找到支持此 token 的身份驗證服務提供方。

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Session 不可用。回話超時或沒有啓用 cookies 。

en	No token could be found.
und	找不到 token 。

en	Username could not be found.
und	找不到用戶名。

en	Account has expired.
und	賬號已逾期。

en	Credentials have expired.
und	憑證已逾期。

en	Account is disabled.
und	賬號已被禁用。

en	Account is locked.
und	賬號已被鎖定。

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	登入失敗的次數過多，請稍後再試。

en	Invalid or expired login link.
und	失效或過期的登入鏈接。